-- 删除停机类型模块中已废弃的字典（责任区分、故障等级已改为手填，不再使用下拉字典）
-- 保留：xslmes_downtime_type_status（是否启用）、xslmes_downtime_main_type_status（停机主类型是否启用）
-- 执行后请在系统管理刷新字典缓存，或重新登录
SET NAMES utf8mb4;

DELETE i FROM `sys_dict_item` i
INNER JOIN `sys_dict` d ON i.`dict_id` = d.`id`
WHERE d.`dict_code` IN ('xslmes_downtime_responsibility', 'xslmes_downtime_fault_level');

DELETE FROM `sys_dict`
WHERE `dict_code` IN ('xslmes_downtime_responsibility', 'xslmes_downtime_fault_level');
