-- 仅建表：MES 备品件信息 mes_xsl_spare_part
-- 完整初始化请执行 mes-xsl-spare-part-menu-permission.sql
SET NAMES utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mes_xsl_spare_part` (
  `id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '主键',
  `spare_part_name` varchar(128) NOT NULL COMMENT '备品件名称（同租户未删除数据中唯一）',
  `spare_parts_category_id` varchar(32) NOT NULL COMMENT '所属备品件类别 mes_xsl_spare_parts_category.id',
  `spare_parts_category_name` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备品件类别名称冗余',
  `spec_model` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '规格型号',
  `max_stock` decimal(18,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '最大库存',
  `min_stock` decimal(18,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '最小库存',
  `unit_id` varchar(36) NOT NULL COMMENT '单位 mes_xsl_unit.id',
  `unit_name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '单位名称冗余',
  `tenant_id` int DEFAULT NULL COMMENT '租户',
  `sys_org_code` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '部门',
  `create_by` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_by` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
  `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  `del_flag` int DEFAULT '0' COMMENT '删除标记（0正常1删除）',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_msp_tenant_name` (`tenant_id`, `spare_part_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='MES备品件信息';
